\begin{flushleft}
  A tesztelési folyamatok teljesen függetlenül zajlanak a generálástól. A
  lényeg, hogy az adott test (téglalap vagy kocka) mérete meg kell, hogy
  egyezzen a benne található kiskockák számával, és ezeknek a kiskockáknak
  pedig egytõl-egyig különbözniük kell.
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
  Minden lehetséges kiskockához rendeljünk egy (hash)értéket, ugyanazon a
  módon, mint az elõbb az alternáló kockáknál. Használjunk egy akkora tömböt,
  mint a legnagyobb ilyen (hash)érték. Ez mutatja majd, hogy a megfelelõ
  kiskocka szerepelt-e már vagy sem. Ezután már nincs más dolgunk, mint
  végigmenni az összes kiskockán (a test összes pozícióját bejárva), és a
  végén kiértékelni a statisztikát. Ha a test tökéletes, akkor minden kiskocka
  pontosan egyszer szerepelt benne.
\end{flushleft}

