Cray-4

Cray-3

Cray Y-MP8Cray-2

Cray X-MP4 Cray X-MP2

Cray-1 UltraSPARC_{I+}

Z80

MFlopslog[10]

198

3

0 10_1

2

197 199

5

1 4 Supercomputers

Schoenhage e t al._{Float}

Fermat

Classic

Karatsuba

10.0

4

7

0 7.5 20.0

8

6

2

5.0 15.0

3

17.5

12.5 1

5

- 1

usqr, SuperSPARC, log[2](cycle/bit)-log[2](bit)

Amdahl

1200,

Amdahl

1200,

Prime,

Amdahl

Prime,

C916,

Prime,

Prime, Prime,

CRAY-1,

LiDIA,

SPARCstation20

SuperSPARC

60MHz,

LiDIA,

LiDIA,

RS4000

Maple,

SuperSPARC

SuperSPARC

Primality

testing,

log[2](test/day)-log[2](bit)